 -9.967045960E-03 -4.875024270E-03 -8.417895741E-04 -7.889642027E-04  rotation in radian
  8.623000E-01  dx in pixels
 -7.761800E+00  dy in pixels
      1.015472  scalx
      1.020768  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
