 -1.010478914E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.188700E+00  dx in pixels
 -8.678800E+00  dy in pixels
      1.016932  scalx
      1.019589  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
