 -1.043983386E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.437900E+00  dx in pixels
 -6.055700E+00  dy in pixels
      1.018396  scalx
      1.017708  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
