 -8.919385300E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -8.110165E+00  dx in pixels
 -2.068762E+01  dy in pixels
      1.017702  scalx
      1.019324  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
