 -1.040235630E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  6.244000E-01  dx in pixels
 -8.204100E+00  dy in pixels
      1.019325  scalx
      1.017485  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
