 -1.083721610E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.363500E+00  dx in pixels
 -8.062100E+00  dy in pixels
      1.016733  scalx
      1.019173  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
