 -1.118002336E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  9.274000E-01  dx in pixels
 -6.271900E+00  dy in pixels
      1.015219  scalx
      1.021119  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
