 -1.086992651E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.318500E+00  dx in pixels
 -7.836300E+00  dy in pixels
      1.021252  scalx
      1.014031  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
