 -1.128977751E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  6.970815E-02  dx in pixels
  1.627713E-01  dy in pixels
      1.029881  scale x
      1.019445  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
