 -9.978653740E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -8.760016E+00  dx in pixels
 -2.059045E+01  dy in pixels
      1.013256  scalx
      1.023921  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
