 -1.016616770E-02 -1.093155877E-03 -8.113643223E-04 -9.974877424E-04  rotation in radian
  7.061310E+01  dx in pixels
  1.045780E+01  dy in pixels
      1.015240  scalx
      1.020632  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
