 -9.618116530E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.417300E+00  dx in pixels
 -8.919300E+00  dy in pixels
      1.016409  scalx
      1.020092  scaly
       400.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
