 -1.066395598E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.350100E+00  dx in pixels
 -7.782500E+00  dy in pixels
      1.015339  scalx
      1.021150  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
