 -1.004542986E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -7.861524E+00  dx in pixels
 -1.808638E+01  dy in pixels
      1.014227  scalx
      1.022587  scaly
        50.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
