 -9.705038840E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.778343E+00  dx in pixels
 -2.303307E+01  dy in pixels
      1.011775  scalx
      1.024579  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
