 -1.145425304E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.058025E-01  dx in pixels
 -2.722365E-01  dy in pixels
      1.021600  scale x
      1.028209  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
