 -1.017509659E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -8.110614E+00  dx in pixels
 -1.827509E+01  dy in pixels
      1.015701  scalx
      1.021663  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
