 -1.124735382E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.322400E+00  dx in pixels
 -1.002390E+01  dy in pixels
      1.017571  scalx
      1.018742  scaly
        50.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
