 -1.027795305E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -7.737925E+00  dx in pixels
 -2.028667E+01  dy in pixels
      1.012577  scalx
      1.024806  scaly
        50.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
