 -1.070908543E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.188800E+00  dx in pixels
 -1.084290E+01  dy in pixels
      1.017539  scalx
      1.019802  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
