 -1.030681650E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -6.746800E+00  dx in pixels
 -1.868944E+01  dy in pixels
      1.014254  scalx
      1.022718  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
