 -1.014145108E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -4.012689E+00  dx in pixels
 -1.662746E+01  dy in pixels
      1.014265  scalx
      1.021242  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
