 -1.163227265E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.565300E+00  dx in pixels
 -8.874800E+00  dy in pixels
      1.010580  scalx
      1.024462  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
