 -3.115157263E-02  2.308987384E-02  1.497415052E-02  1.876697849E-02  rotation in radian
 -5.924000E-01  dx in pixels
 -1.022110E+01  dy in pixels
      1.016433  scalx
      1.020824  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
