 -1.158309071E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  8.867287E-02  dx in pixels
  1.059498E-02  dy in pixels
      1.024399  scale x
      1.024284  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
