 -1.040067064E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -7.602739E+00  dx in pixels
 -1.890635E+01  dy in pixels
      1.016675  scalx
      1.020270  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
