 -1.169876264E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.667500E+00  dx in pixels
 -9.129000E+00  dy in pixels
      1.018411  scalx
      1.019076  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
