 -1.006465550E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -7.892650E+00  dx in pixels
 -1.915092E+01  dy in pixels
      1.008074  scalx
      1.027387  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
