 -1.136040450E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.059100E+00  dx in pixels
 -8.749600E+00  dy in pixels
      1.009692  scalx
      1.026575  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
