 -1.033862990E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -6.527305E+00  dx in pixels
 -1.830451E+01  dy in pixels
      1.013714  scalx
      1.021944  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
