 -1.145694290E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  6.640400E+00  dx in pixels
 -9.954900E+00  dy in pixels
      1.015855  scalx
      1.021124  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
