 -1.123390076E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.669000E+00  dx in pixels
 -1.116360E+01  dy in pixels
      1.012188  scalx
      1.026203  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
