 -1.001843729E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -6.461296E+00  dx in pixels
 -2.149247E+01  dy in pixels
      1.015570  scalx
      1.020154  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
