 -1.144812329E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.216700E+00  dx in pixels
 -1.184890E+01  dy in pixels
      1.017477  scalx
      1.019479  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
