 -1.044905307E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -6.177035E+00  dx in pixels
 -1.879023E+01  dy in pixels
      1.007930  scalx
      1.024746  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
