 -1.157921507E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  6.477000E+00  dx in pixels
 -1.008370E+01  dy in pixels
      1.009708  scalx
      1.024217  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
