 -1.012276866E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.195844E+00  dx in pixels
 -2.246588E+01  dy in pixels
      1.011726  scalx
      1.024282  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
