 -1.170856062E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  7.041900E+00  dx in pixels
 -9.721700E+00  dy in pixels
      1.013959  scalx
      1.022430  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
