 -1.058926123E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.486000E+00  dx in pixels
 -1.116080E+01  dy in pixels
      1.018213  scalx
      1.019160  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
