 -1.066915370E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  7.965589E-02  dx in pixels
  2.724637E-02  dy in pixels
      1.025992  scale x
      1.023748  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
