 -9.752250390E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -7.102430E+00  dx in pixels
 -1.867480E+01  dy in pixels
      1.014511  scalx
      1.021796  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
