 -1.107945553E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.715300E+00  dx in pixels
 -1.146310E+01  dy in pixels
      1.018613  scalx
      1.018314  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
