 -1.047948611E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -7.711479E+00  dx in pixels
 -1.878723E+01  dy in pixels
      1.013769  scalx
      1.021839  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
