 -1.155626711E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.845900E+00  dx in pixels
 -8.930400E+00  dy in pixels
      1.015658  scalx
      1.021137  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
