 -1.213867360E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -2.418000E-01  dx in pixels
 -9.379400E+00  dy in pixels
      1.016411  scalx
      1.019312  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
