 -9.918161030E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.257600E+00  dx in pixels
 -2.427420E+01  dy in pixels
      1.016536  scalx
      1.019844  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
