 -1.033305519E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.881400E+00  dx in pixels
 -7.059000E+00  dy in pixels
      1.014119  scalx
      1.022347  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
