 -1.068248298E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.848400E+00  dx in pixels
 -8.979100E+00  dy in pixels
      1.016365  scalx
      1.019621  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
