 -1.155019648E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  6.510901E-02  dx in pixels
 -1.630206E-02  dy in pixels
      1.026934  scale x
      1.023682  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
