 -1.149048802E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.813000E+00  dx in pixels
 -1.359070E+01  dy in pixels
      1.015961  scalx
      1.020914  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
